Ерих Фрид
Храст със сърцевидни листа
Танка в старояпонски стил

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Топъл летен дъжд:

Когато падне тежка капка

потръпва цялото листо.

Така потръпва всеки път сърцето ми

когато името ти върху него падне.

1979

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.